en	An authentication exception occurred.
az	Doğrulama istisnası baş verdi.

en	Authentication credentials could not be found.
az	Doğrulama məlumatları tapılmadı.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
az	Sistem xətası səbəbilə doğrulama istəyi emal edilə bilmədi.

en	Invalid credentials.
az	Yanlış məlumat.

en	Cookie has already been used by someone else.
az	Kuki başqası tərəfindən istifadə edilib.

en	Not privileged to request the resource.
az	Resurs istəyi üçün imtiyaz yoxdur.

en	Invalid CSRF token.
az	Yanlış CSRF nişanı.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
az	Doğrulama nişanını dəstəkləyəcək provayder tapılmadı.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
az	Uyğun seans yoxdur, vaxtı keçib və ya kuki aktiv deyil.

en	No token could be found.
az	Nişan tapılmadı.

en	Username could not be found.
az	İstifadəçi adı tapılmadı.

en	Account has expired.
az	Hesabın istifadə müddəti bitib.

en	Credentials have expired.
az	Məlumatların istifadə müddəti bitib.

en	Account is disabled.
az	Hesab qeyri-aktiv edilib.

en	Account is locked.
az	Hesab kilitlənib.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
az	Çoxlu uğursuz giriş təşəbbüsü, zəhmət olmasa daha sonra yeniden yoxlayın.

en	Invalid or expired login link.
az	Yanlış və ya müddəti keçmiş giriş keçidi.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
az	Həddindən artıq uğursuz giriş cəhdi, lütfən %minutes% dəqiqə ərzində yenidən yoxlayın.