en	An authentication exception occurred.
be	Памылка аўтэнтыфікацыі.

en	Authentication credentials could not be found.
be	Дадзеныя аўтэнтыфікацыі не знойдзены.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
be	Запыт аўтэнтыфікацыі не можа быць апрацаваны ў сувязі з праблемай у сістэме.

en	Invalid credentials.
be	Несапраўдныя дадзеныя аўтэнтыфікацыі.

en	Cookie has already been used by someone else.
be	Нехта іншы ўжо выкарыстаў гэтыя кукі (cookie).

en	Not privileged to request the resource.
be	Адсутнічаюць правы на запыт гэтага рэсурсу.

en	Invalid CSRF token.
be	Несапраўдны CSRF-токен.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
be	Не знойдзен правайдар аўтэнтыфікацыі, які можа падтрымліваць гэты токен аўтэнтыфікацыі.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
be	Сесія не даступна, яе час скончыўся, або кукі (cookies) выключаны.

en	No token could be found.
be	Токен не знойдзен.

en	Username could not be found.
be	Імя карыстальніка не знойдзена.

en	Account has expired.
be	Скончыўся тэрмін дзеяння акаўнта.

en	Credentials have expired.
be	Скончыўся тэрмін дзеяння дадзеных аўтэнтыфікацыі.

en	Account is disabled.
be	Акаўнт адключан.

en	Account is locked.
be	Акаўнт заблакіраван.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
be	Зашмат няўдалых спроб уваходу, калі ласка, паспрабуйце пазней.

en	Invalid or expired login link.
be	Спасылка для ўваходу несапраўдная або пратэрмінаваная.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
be	Занадта шмат няўдалых спроб уваходу ў сістэму, паспрабуйце спробу праз %minutes% хвіліну.