en	An authentication exception occurred.
bg	Грешка при автентикация.

en	Authentication credentials could not be found.
bg	Удостоверението за автентикация не е открито.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
bg	Заявката за автентикация не може да бъде обработената поради системна грешка.

en	Invalid credentials.
bg	Невалидно удостоверение за автентикация.

en	Cookie has already been used by someone else.
bg	Тази бисквитка вече се ползва от някой друг.

en	Not privileged to request the resource.
bg	Нямате права за достъп до този ресурс.

en	Invalid CSRF token.
bg	Невалиден CSRF токен.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
bg	Не е открит провайдър, който да поддържа този токен за автентикация.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
bg	Сесията не е достъпна, или времето за достъп е изтекло, или бисквитките не са разрешени.

en	No token could be found.
bg	Токенът не е открит.

en	Username could not be found.
bg	Потребителското име не е открито.

en	Account has expired.
bg	Акаунтът е изтекъл.

en	Credentials have expired.
bg	Удостоверението за автентикация е изтекло.

en	Account is disabled.
bg	Акаунтът е деактивиран.

en	Account is locked.
bg	Акаунтът е заключен.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
bg	Твърде много неуспешни опити за вход, моля опитайте по-късно.

en	Invalid or expired login link.
bg	Невалиден или изтекъл линк за вход.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
bg	Твърде много неуспешни опити за вход, моля опитайте отново след %minutes% минута.