en	An authentication exception occurred.
da	En fejl indtraf ved godkendelse.

en	Authentication credentials could not be found.
da	Loginoplysninger kan ikke findes.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
da	Godkendelsesanmodning kan ikke behandles på grund af et systemfejl.

en	Invalid credentials.
da	Ugyldige loginoplysninger.

en	Cookie has already been used by someone else.
da	Cookie er allerede brugt af en anden.

en	Not privileged to request the resource.
da	Ingen adgang til at forespørge ressourcen.

en	Invalid CSRF token.
da	Ugyldig CSRF-token.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
da	Ingen godkendelsesudbyder er fundet til understøttelsen af godkendelsestoken.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
da	Ingen session tilgængelig, sessionen er enten udløbet eller cookies er ikke aktiveret.

en	No token could be found.
da	Ingen token kan findes.

en	Username could not be found.
da	Brugernavn kan ikke findes.

en	Account has expired.
da	Brugerkonto er udløbet.

en	Credentials have expired.
da	Loginoplysninger er udløbet.

en	Account is disabled.
da	Brugerkonto er deaktiveret.

en	Account is locked.
da	Brugerkonto er låst.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
da	For mange fejlede login forsøg, prøv venligst senere.

en	Invalid or expired login link.
da	Ugyldigt eller udløbet login link.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
da	For mange fejlede login forsøg, prøv igen om %minutes% minut.