en	An authentication exception occurred.
de	Es ist ein Fehler bei der Authentifikation aufgetreten.

en	Authentication credentials could not be found.
de	Es konnten keine Zugangsdaten gefunden werden.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
de	Die Authentifikation konnte wegen eines Systemproblems nicht bearbeitet werden.

en	Invalid credentials.
de	Fehlerhafte Zugangsdaten.

en	Cookie has already been used by someone else.
de	Cookie wurde bereits von jemand anderem verwendet.

en	Not privileged to request the resource.
de	Keine Rechte, um die Ressource anzufragen.

en	Invalid CSRF token.
de	Ungültiges CSRF-Token.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
de	Es wurde kein Authentifizierungs-Provider gefunden, der das Authentifizierungs-Token unterstützt.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
de	Keine Session verfügbar, entweder ist diese abgelaufen oder Cookies sind nicht aktiviert.

en	No token could be found.
de	Es wurde kein Token gefunden.

en	Username could not be found.
de	Der Benutzername wurde nicht gefunden.

en	Account has expired.
de	Der Account ist abgelaufen.

en	Credentials have expired.
de	Die Zugangsdaten sind abgelaufen.

en	Account is disabled.
de	Der Account ist deaktiviert.

en	Account is locked.
de	Der Account ist gesperrt.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
de	Zu viele fehlgeschlagene Anmeldeversuche, bitte versuchen Sie es später noch einmal.

en	Invalid or expired login link.
de	Ungültiger oder abgelaufener Anmelde-Link.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
de	Zu viele fehlgeschlagene Anmeldeversuche, bitte versuchen Sie es in einer Minute noch einmal.