en	An authentication exception occurred.
et	Autentimisel juhtus ootamatu viga.

en	Authentication credentials could not be found.
et	Autentimisandmeid ei leitud.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
et	Autentimispäring ei õnnestunud süsteemi probleemi tõttu.

en	Invalid credentials.
et	Vigased autentimisandmed.

en	Cookie has already been used by someone else.
et	Küpsis on juba kellegi teise poolt kasutuses.

en	Not privileged to request the resource.
et	Ressursi pärimiseks pole piisavalt õiguseid.

en	Invalid CSRF token.
et	Vigane CSRF märgis.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
et	Ei leitud sobivat autentimismeetodit, mis toetaks autentimismärgist.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
et	Seanss puudub, see on kas aegunud või pole küpsised lubatud.

en	No token could be found.
et	Identsustõendit ei leitud.

en	Username could not be found.
et	Kasutajanime ei leitud.

en	Account has expired.
et	Kasutajakonto on aegunud.

en	Credentials have expired.
et	Autentimistunnused on aegunud.

en	Account is disabled.
et	Kasutajakonto on keelatud.

en	Account is locked.
et	Kasutajakonto on lukustatud.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
et	Liiga palju ebaõnnestunud autentimise katseid, palun proovi hiljem uuesti.

en	Invalid or expired login link.
et	Vigane või aegunud sisselogimise link.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
et	Liiga palju ebaõnnestunud autentimise katseid, palun proovi uuesti %minutes% minuti pärast.