en	An authentication exception occurred.
fa	خطایی هنگام احراز هویت رخ داده است.

en	Authentication credentials could not be found.
fa	شرایط احراز هویت یافت نشد.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
fa	درخواست احراز هویت به دلیل وجود مشکل در سیستم قابل پردازش نمی باشد.

en	Invalid credentials.
fa	احراز هویت نامعتبر می باشد.

en	Cookie has already been used by someone else.
fa	Cookie قبلا توسط شخص دیگری استفاده گردیده است.

en	Not privileged to request the resource.
fa	دسترسی لازم برای درخواست از این منبع را دارا نمی باشید.

en	Invalid CSRF token.
fa	توکن CSRF معتبر نمی باشد.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
fa	هیچ ارائه دهنده احراز هویتی برای پشتیبانی از توکن احراز هویت پیدا نشد.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
fa	هیچ جلسه‌ای در دسترس نمی باشد. این میتواند به دلیل پایان یافتن زمان و یا فعال نبودن کوکی ها باشد.

en	No token could be found.
fa	هیچ توکنی پیدا نشد.

en	Username could not be found.
fa	نام ‌کاربری پیدا نشد.

en	Account has expired.
fa	حساب کاربری منقضی گردیده است.

en	Credentials have expired.
fa	مجوزهای احراز هویت منقضی گردیده‌اند.

en	Account is disabled.
fa	حساب کاربری غیرفعال می باشد.

en	Account is locked.
fa	حساب کاربری قفل گردیده است.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
fa	تلاش‌های ناموفق زیادی برای ورود صورت گرفته است، لطفاً بعداً دوباره امتحان کنید.

en	Invalid or expired login link.
fa	لینک ورود نامعتبر یا تاریخ‌گذشته است.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
fa	تلاش‌های ناموفق زیادی برای ورود صورت گرفته است، لطفاً %minutes% دقیقه دیگر دوباره امتحان کنید.