en	An authentication exception occurred.
ja	認証エラーが発生しました。

en	Authentication credentials could not be found.
ja	認証資格がありません。

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
ja	システムの問題により認証要求を処理できませんでした。

en	Invalid credentials.
ja	資格が無効です。

en	Cookie has already been used by someone else.
ja	Cookie が別のユーザーで使用されています。

en	Not privileged to request the resource.
ja	リソースをリクエストする権限がありません。

en	Invalid CSRF token.
ja	CSRF トークンが無効です。

en	No authentication provider found to support the authentication token.
ja	認証トークンをサポートする認証プロバイダーが見つかりません。

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
ja	利用可能なセッションがありません。タイムアウトしたか、Cookie が無効になっています。

en	No token could be found.
ja	トークンが見つかりません。

en	Username could not be found.
ja	ユーザー名が見つかりません。

en	Account has expired.
ja	アカウントが有効期限切れです。

en	Credentials have expired.
ja	資格が有効期限切れです。

en	Account is disabled.
ja	アカウントが無効です。

en	Account is locked.
ja	アカウントはロックされています。

en	Too many failed login attempts, please try again later.
ja	ログイン試行回数を超えました。しばらくして再度お試しください。

en	Invalid or expired login link.
ja	ログインリンクが有効期限切れ、もしくは無効です。

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
ja	ログイン試行回数が多すぎます。%minutes%分後に再度お試しください。