en	An authentication exception occurred.
mn	Нэвтрэх хүсэлтийн алдаа гарав.

en	Authentication credentials could not be found.
mn	Нэвтрэх эрхийн мэдээлэл олдсонгүй.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
mn	Системийн алдаанаас болон нэвтрэх хүсэлтийг гүйцэтгэх боломжгүй байна.

en	Invalid credentials.
mn	Буруу нэвтрэх эрхийн мэдээлэл.

en	Cookie has already been used by someone else.
mn	Күүки файлыг аль хэдийн өөр хүн хэрэглэж байна.

en	Not privileged to request the resource.
mn	Энэхүү мэдээллийг авах эрх хүрэхгүй байна.

en	Invalid CSRF token.
mn	Тохиромжгүй CSRF токен.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
mn	Нэвтрэх токенг дэмжих нэвтрэх эрхийн хангагч олдсонгүй.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
mn	Хэрэглэгчийн session олдсонгүй, хугацаа нь дууссан эсвэл күүки идэвхижүүлээгүй байна.

en	No token could be found.
mn	Токен олдсонгүй.

en	Username could not be found.
mn	Нэвтрэх нэр олсонгүй.

en	Account has expired.
mn	Бүртгэлийн хугацаа дууссан байна.

en	Credentials have expired.
mn	Нэвтрэх эрхийн хугацаа дууссан байна.

en	Account is disabled.
mn	Бүртгэлийг хаасан байна.

en	Account is locked.
mn	Бүртгэлийг цоожилсон байна.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
mn	Хэтэрхий олон амжилтгүй оролдлого, түр хүлээгээд дахин оролдоно уу.

en	Invalid or expired login link.
mn	Буруу эсвэл хугацаа нь дууссан нэвтрэх зам.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
mn	Нэвтрэх оролдлого ихээр амжилтгүй болсон, %minutes% минутын дараа дахин оролдоно уу.