en	An authentication exception occurred.
ro	A apărut o eroare de autentificare.

en	Authentication credentials could not be found.
ro	Informațiile de autentificare nu au fost găsite.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
ro	Sistemul nu a putut procesa cererea de autentificare din cauza unei erori.

en	Invalid credentials.
ro	Date de autentificare invalide.

en	Cookie has already been used by someone else.
ro	Cookie este folosit deja de altcineva.

en	Not privileged to request the resource.
ro	Permisiuni insuficiente pentru resursa cerută.

en	Invalid CSRF token.
ro	Token CSRF este invalid.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
ro	Nu a fost găsit nici un agent de autentificare pentru tokenul specificat.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
ro	Sesiunea nu mai este disponibilă, a expirat sau suportul pentru cookies nu este activat.

en	No token could be found.
ro	Tokenul nu a putut fi găsit.

en	Username could not be found.
ro	Numele de utilizator nu a fost găsit.

en	Account has expired.
ro	Contul a expirat.

en	Credentials have expired.
ro	Datele de autentificare au expirat.

en	Account is disabled.
ro	Contul este dezactivat.

en	Account is locked.
ro	Contul este blocat.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
ro	Prea multe încercări de autentificare eșuate, vă rugăm să încercați mai târziu.

en	Invalid or expired login link.
ro	Link de autentificare invalid sau expirat.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
ro	Prea multe încercări nereușite, încearcă din nou în %minutes% minut.