en	An authentication exception occurred.
ru	Ошибка аутентификации.

en	Authentication credentials could not be found.
ru	Аутентификационные данные не найдены.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
ru	Запрос аутентификации не может быть обработан в связи с проблемой в системе.

en	Invalid credentials.
ru	Недействительные аутентификационные данные.

en	Cookie has already been used by someone else.
ru	Cookie уже был использован кем-то другим.

en	Not privileged to request the resource.
ru	Отсутствуют права на запрос этого ресурса.

en	Invalid CSRF token.
ru	Недействительный токен CSRF.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
ru	Не найден провайдер аутентификации, поддерживающий токен аутентификации.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
ru	Сессия не найдена, ее время истекло, либо cookies не включены.

en	No token could be found.
ru	Токен не найден.

en	Username could not be found.
ru	Имя пользователя не найдено.

en	Account has expired.
ru	Время действия учетной записи истекло.

en	Credentials have expired.
ru	Время действия аутентификационных данных истекло.

en	Account is disabled.
ru	Учетная запись отключена.

en	Account is locked.
ru	Учетная запись заблокирована.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
ru	Слишком много неудачных попыток входа, пожалуйста, попробуйте позже.

en	Invalid or expired login link.
ru	Ссылка для входа недействительна или просрочена.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
ru	Слишком много неудачных попыток входа в систему, повторите попытку через %minutes% минуту.