en	An authentication exception occurred.
sr-latn	Izuzetak pri autentifikaciji.

en	Authentication credentials could not be found.
sr-latn	Autentifikacioni podaci nisu pronađeni.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
sr-latn	Zahtev za autentifikaciju ne može biti obrađen zbog sistemskih problema.

en	Invalid credentials.
sr-latn	Nevalidni podaci za autentifikaciju.

en	Cookie has already been used by someone else.
sr-latn	Kolačić je već iskorišćen od strane nekog drugog.

en	Not privileged to request the resource.
sr-latn	Nemate prava pristupa ovom resursu.

en	Invalid CSRF token.
sr-latn	Nevalidan CSRF token.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
sr-latn	Autentifikacioni provajder za podršku tokena nije pronađen.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
sr-latn	Sesija nije dostupna, istekla je ili su kolačići isključeni.

en	No token could be found.
sr-latn	Token ne može biti pronađen.

en	Username could not be found.
sr-latn	Korisničko ime ne može biti pronađeno.

en	Account has expired.
sr-latn	Nalog je istekao.

en	Credentials have expired.
sr-latn	Podaci za autentifikaciju su istekli.

en	Account is disabled.
sr-latn	Nalog je onemogućen.

en	Account is locked.
sr-latn	Nalog je zaključan.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
sr-latn	Previše neuspešnih pokušaja prijavljivanja, molim pokušajte ponovo kasnije.

en	Invalid or expired login link.
sr-latn	Link za prijavljivanje je istekao ili je neispravan.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
sr-latn	Previše neuspešnih pokušaja prijavljivanja, molim pokušajte ponovo za %minutes% minut.