en	An authentication exception occurred.
tl	Nagkaroon ng isang pagbubukod sa pagpapatotoo.

en	Authentication credentials could not be found.
tl	Hindi matagpuan ang mga kredensyal ng pagpapatotoo.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
tl	Ang kahilingan sa pagpapatotoo ay hindi naproseso dahil sa isang problema sa system.

en	Invalid credentials.
tl	Di-wastong mga kredensyal.

en	Cookie has already been used by someone else.
tl	Ang Cookie ay ginamit na ng ibang tao.

en	Not privileged to request the resource.
tl	Walang pribilehiyo upang humingi ng mga bagong mapagkukunan.

en	Invalid CSRF token.
tl	Di-wastong token ng CSRF.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
tl	Walang nahanap na provider ng pagpapatotoo upang suportahan ang token ng pagpapatotoo.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
tl	Walang magagamit na session, alinman sa nag-time out o ang cookies ay hindi pinagana.

en	No token could be found.
tl	Walang makitang token.

en	Username could not be found.
tl	Hindi makita ang username.

en	Account has expired.
tl	Nag-expire na ang account.

en	Credentials have expired.
tl	Nag-expire na ang mga kredensyal.

en	Account is disabled.
tl	Ang account ay hindi pinagana.

en	Account is locked.
tl	Ang account ay naka-lock.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
tl	Napakaraming nabigong mga pagtatangka sa pag-login, mangyaring subukang muli sa ibang pagkakataon.

en	Invalid or expired login link.
tl	Inbalido o nagexpire na ang link para makapaglogin.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
tl	Napakaraming nabigong mga pagtatangka sa pag-login, pakisubukan ulit sa% minuto% minuto.