en	%count% year|%count% years
el	%count% έτος|%count% έτη

en	%count% month|%count% months
el	%count% μήνας|%count% μήνες

en	%count% day|%count% days
el	%count% ημέρα|%count% ημέρες

en	%count% hour|%count% hours
el	%count% ώρα|%count% ώρες

en	%count% minute|%count% minutes
el	%count% λεπτό|%count% λεπτά

en	There was a problem validating your password reset request
el	Παρουσιάστηκε πρόβλημα κατά την επαλήθευση του αιτήματος επαναφοράς του κωδικού πρόσβασής σας

en	There was a problem handling your password reset request
el	Παρουσιάστηκε πρόβλημα με τον χειρισμό του αιτήματος επαναφοράς του κωδικού πρόσβασής σας

en	The link in your email is expired. Please try to reset your password again.
el	Ο σύνδεσμος στο email σας έχει λήξει. Δοκιμάστε να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας ξανά.

en	Please update the request_password_repository configuration in config/packages/reset_password.yaml to point to your "request password repository" service.
el	Ενημερώστε τη διαμόρφωση request_password_repository στο config/packages/reset_password.yaml για να οδηγεί στην υπηρεσία "request password repository".

en	The reset password link is invalid. Please try to reset your password again.
el	Ο σύνδεσμος επαναφοράς κωδικού πρόσβασης δεν είναι έγκυρος. Δοκιμάστε να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας ξανά.

en	You have already requested a reset password email. Please check your email or try again soon.
el	Έχετε ήδη ζητήσει email επαναφοράς κωδικού πρόσβασης. Ελέγξτε το email σας ή δοκιμάστε ξανά σύντομα.