en	An authentication exception occurred.
nb	En autentiseringsfeil har skjedd.

en	Authentication credentials could not be found.
nb	Påloggingsinformasjonen kunne ikke bli funnet.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
nb	Autentiserings forespørselen kunne ikke bli prosessert grunnet en system feil.

en	Invalid credentials.
nb	Ugyldig påloggingsinformasjon.

en	Cookie has already been used by someone else.
nb	Cookie har allerede blitt brukt av noen andre.

en	Not privileged to request the resource.
nb	Ingen tilgang til å be om gitt ressurs.

en	Invalid CSRF token.
nb	Ugyldig CSRF token.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
nb	Ingen autentiserings tilbyder funnet som støtter gitt autentiserings token.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
nb	Ingen sesjon tilgjengelig, sesjonen er enten utløpt eller cookies ikke skrudd på.

en	No token could be found.
nb	Ingen token kunne bli funnet.

en	Username could not be found.
nb	Brukernavn kunne ikke bli funnet.

en	Account has expired.
nb	Brukerkonto har utgått.

en	Credentials have expired.
nb	Påloggingsinformasjon har utløpt.

en	Account is disabled.
nb	Brukerkonto er deaktivert.

en	Account is locked.
nb	Brukerkonto er sperret.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
nb	For mange mislykkede påloggingsforsøk. Prøv igjen senere.

en	Invalid or expired login link.
nb	Ugyldig eller utløpt påloggingskobling.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
nb	For mange mislykkede påloggingsforsøk, prøv igjen om %minutes% minutt.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
nb	For mange mislykkede påloggingsforsøk, prøv igjen om %minutes% minutter.